Hagenberg

Sequent Symmetry

Transputer

RISC

u Linz

nCUBE 2

          ȷȷ
        ȷȷ
       ȷȷ
     ȷȷ
   ȷȷ
  ȷȷ
ȷu

Salzburg

Convex

Transputer u Wien

Intel Hypercube iPSC/860

Sequent Balance

TU-Vienna

Wien

MTM-SUN Transputer Module

Multi- Cluster Transputer Module

UNI-Vienna u u

 @@

@
  �

   �

u

UNI-Salzburg

GUP

Intel Hypercube iPSC/860

MasPar MP- 1101A

PPS

Wien 64 kb/s

64 kb/s

64 kb/s